LIBRARY libxbee

EXPORTS
  ver
  DllMain
  DllCanUnloadNow     PRIVATE
  DllRegisterServer   PRIVATE
  DllUnregisterServer PRIVATE

  xbee_free

  xbee_setup
  _xbee_setup
  xbee_setuplog
  _xbee_setuplog
  xbee_setupAPI
  _xbee_setupAPI
  xbee_setuplogAPI
  _xbee_setuplogAPI
  xbee_setupDebug
  xbee_setupDebugAPI

  xbee_end
  _xbee_end
  xbee_listen_stop

  xbee_newcon
  _xbee_newcon
  xbee_newcon_simple
  xbee_newcon_16bit
  xbee_newcon_64bit
  
  xbee_enableACKwait
  xbee_disableACKwait
  xbee_enableDestroySelf

  xbee_enableCallbacks
  xbee_attachCallback
  xbee_detachCallback
  xbee_runCallback

  xbee_endcon2
  _xbee_endcon2
  xbee_purgecon
  _xbee_purgecon

  xbee_senddata
  _xbee_senddata
  xbee_nsenddata
  _xbee_nsenddata
  xbee_vsenddata
  _xbee_vsenddata

  xbee_getpacket
  _xbee_getpacket
  xbee_getpacketwait
  _xbee_getpacketwait

  xbee_hasanalog
  xbee_getanalog

  xbee_hasdigital
  xbee_getdigital

  xbee_svn_version
  xbee_build_info
  
  xbee_logit
  _xbee_logit
  xbee_logitf
  _xbee_logitf
